<template>
	<view id="app">
		<!-- 应用入口 -->
	</view>
</template>

<script>
export default {
	onLaunch: function() {
		console.log('App Launch')
		// 应用启动时的逻辑
		this.checkLogin()
	},
	onShow: function() {
		console.log('App Show')
	},
	onHide: function() {
		console.log('App Hide')
	},
	methods: {
		checkLogin() {
			// 检查登录状态
			const token = uni.getStorageSync('token')
			if (!token) {
				// 未登录，跳转到登录页
				uni.reLaunch({
					url: '/pages/login/login'
				})
			}
		}
	}
}
</script>

<style>
/*每个页面公共css */
@import url("./static/css/common.css");
</style>